Individual Capacitances 16 (2)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22

R1 265 267 265 264 265 264 266 264 264 262 267 266 0 265 0 266 0 265 0 267 0 266

R2 267 267 265 265 266 264 262 264 264 262 267 265 267 266 265 266 266 266 265 267 266 268

R3 268 266 264 264 266 262 262 264 264 265 267 264 265 265 266 267 266 267 268 266 268 265

R4 267 267 265 264 265 263 263 264 262 263 267 265 266 264 266 267 267 266 265 267 266 266

R5 265 265 264 265 264 263 263 261 265 262 267 265 266 266 267 265 269 265 268 265 268 272

R6 267 264 267 264 265 267 266 263 263 262 269 266 265 266 266 266 270 267 268 267 268 268

R7 267 265 264 265 262 264 269 265 264 265 266 265 266 266 267 269 268 266 268 266 270 268

R8 270 264 267 264 263 261 266 264 267 263 268 267 266 266 267 268 269 268 268 268 267 269

R9 268 266 264 265 263 265 263 261 262 261 265 267 268 268 267 267 267 267 270 269 268 267

R10 269 267 265 262 264 268 263 266 264 263 267 270 266 266 267 265 267 265 265 268 268 268

R11 265 265 264 264 265 262 262 265 264 266 269 266 267 268 269 266 269 267 270 267 270 267

R12 266 265 266 266 267 265 263 265 264 265 268 268 268 268 266 268 266 268 270 271 267 268

R13 0 0 266 263 264 265 264 262 262 263 267 267 266 268 268 267 270 268 269 268 268 0

R14 0 0 267 267 264 263 268 261 268 263 269 266 267 265 267 268 267 267 267 267 0 0

R15 0 0 0 0 1000 265 266 265 265 265 266 268 268 266 269 267 266 266 269 0 0 0

R16 0 0 0 0 265 263 264 266 266 265 266 268 267 267 267 266 271 268 0 0 0 0

R17 0 0 0 0 0 0 263 265 265 266 267 267 269 267 274 267 268 0 0 0 0 0

R18 0 0 0 0 0 0 264 266 267 265 267 269 269 269 267 265 0 0 0 0 0 0

R19 0 0 0 0 0 0 0 0 264 264 269 266 267 268 268 0 0 0 0 0 0 0

R20 0 0 0 0 0 0 0 0 265 263 268 268 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0

R21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 266 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAVE 145.6 144.9 168.8 168.3 264.5 192.0 216.2 216.0 240.4 239.7 267.4 266.6 242.8 242.4 218.8 218.2 194.8 193.9 170.5 170.1 146.1 146.0 AveColAve 203.4

CRMS 132.4 131.7 122.7 122.4 1.0 104.7 78.6 78.5 43.7 43.6 0.9 1.2 44.1 44.1 79.6 79.3 106.3 105.8 124.0 123.7 132.8 132.7 AveColRMS 83.4

KCColAve 264.5 241.9 263.9 246.0 263.9 247.8 KCTotAve 256.1

KCColRMS 1.2 40.3 1.4 1.4 1.0 29.1 KCTotRMS 15.2

C1-4,11-22 NyTotAve 194.1

C1-4,11-22 NyTotRMS 92.7

Page 1