C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

R1 1070 1067 1062 1058

R2

R3 1074 1068 1063 1058

R4

R5 1069 1071 1066 1056

R6

R7 1073 1071 1058 1070

R8

R9 1079 1067 1066 1055

R10

R11 1069 1070 1062 1062

R12

R13 1071 1068 1059

R14

R15 1062 1070

R16

R17 1066

R18

R19

R20

R21

R22

Column Average 1072.333 1069.286 1063.375 1061.556

Column RMS 3 1.673469 2.46875 4.839506

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

1056 1075

1071 1071

1059 1067

1070 1071

1056 1074

1068 1070

1064 1074

1074 1075

1058 1077

1074 1073

1067 1076

1075 1075

1064 1071

1075 1077

1069 1072

1073 1078

1072 1073

1076 1072

1064 1077

1078

1072

1062.9 1073.455 1073.4 1073.556

4.52 2.231405 2.32 2.395062

C1-4,11-22 NyTotAve 1073.388

C1-4,11-22 NyTotRMS 2.129788

C17 C18 C19 C20 C21 C22

1071 1075 1077

1075 1072 1074

1072 1072 1081

1076 1073 1076

1075 1075 1079

1073 1079 1075

1074 1076

1072

1073.5 1074.571 1077 Ave of Column Ave. 1070.448

1.5 1.918367 2 Ave of Column RMS 2.624233