C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

R1 266 269 266 266 267 265 266

R2 268 267 267 268 265 265 264

R3 270 269 267 266 268 264 264

R4 269 266 267 268 266 265 264

R5 267 268 267 269 265 266 264

R6 267 267 269 266 267 268 266

R7 269 268 267 267 264 266 269

R8 269 267 270 267 265 263 268

R9 269 270 267 268 265 267 263

R10 270 270 268 264 266 268 264

R11 267 267 267 266 267 264 263

R12 267 268 268 269 265 266 265

R13 268 268 266 266 267 264

R14 269 268 267 268 268

R15 269 267 266 268

R16 266 263 266

R17 264 265

R18 266

R19

R20

R21

R22

Column Average 268.1667 268 267.6429 267.1333 266 265.5882 265.3889

Column RMS 1.166667 0.923077 0.877551 1.208889 0.875 1.377163 1.54321

KCColAve 265.8462 265.0833 265.0625

KCColRMS 0.934911 1.277778 1.328125

C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

263 263 264 267 270 260 267 260 268

265 266 263 269 269 270 267 268 268

266 265 266 266 266 267 268 267 269

264 264 264 268 267 268 267 266 268

263 266 263 267 268 267 268 268 267

263 264 263 271 268 266 267 267 268

267 264 268 268 268 267 268 268 270

266 268 264 270 268 268 268 268 269

263 263 264 267 269 270 270 268 268

265 265 266 269 272 268 269 268 266

267 265 269 270 267 267 270 271 268

267 265 268 269 270 267 270 268 270

264 263 266 268 267 268 270 269 269

263 269 266 269 267 269 268 269 269

267 265 268 268 269 268 269 270 269

269 267 269 267 268 266 268 270 268

267 267 269 267 268 270 268 271 268

268 268 268 269 269 269 270 268 267

265 266 266 270 268 269 271 269

267 265 270 269 269 268

265 268 268 270

268 268

265.3684 265.5 265.9048 268.4091 268.3182 267.7619 268.55 268.0526 268.2778

1.65097 1.45 1.727891 1.082645 0.950413 1.437642 1.06 1.32964 0.783951

264.8 264.8571 265.2941 KCTotAve 265.5701

1.328125 1.163265 1.487889 KCTotRMS 1.2114

C1-4,11-22 NyTotAve 268.1926

C1-4,11-22 NyTotRMS 1.141856

C17 C18 C19 C20 C21 C22

260 267 260 268 260 269

268 268 269 268 268 271

268 269 270 268 269 269

268 268 267 267 267 269

270 267 270 266 269 271

268 268 270 267 269 270

269 268 269 266 271 270

270 270 270 267 268 270

268 269 270 270 268 269

268 268 266 268 269 271

270 269 271 269 270 270

265 270 271 269 268 269

269 270 270 270 268

267 270 268 267

267 269 271

267 270

266

267.5294 268.75 268.8 267.8571 268 269.8333 Ave of Column Ave. 267.4924

1.550173 0.90625 1.893333 1.020408 1.384615 0.694444 Ave of Column RMS 1.222451